-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.386644383644
cusum  =  0.194052465872
eta  =  0.613572111473
hl_amp_ratio  =  0.576320364528
kurtosis  =  0.11996066002
n_points  =  385
period  =  0.468713829209
period_SNR  =  41.398463976
period_log10FAP  =  -42.5955577805
period_uncertainty  =  5.89339934018e-05
phase_cusum  =  0.240246521135
phase_eta  =  0.332383308214
phi21  =  0.718185655983
phi31  =  1.67217218626
quartile31  =  0.42
r21  =  0.479366170989
r31  =  0.29890425947
shapiro_w  =  0.946826100349
skewness  =  -0.593865435747
slope_per10  =  -0.059165051443
slope_per90  =  0.0672920993491
stetson_k  =  0.772787941075
weighted_mean  =  15.217776858
weighted_std  =  0.294637882434
