-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.33010556966
cusum  =  0.125285424428
eta  =  0.556755058675
hl_amp_ratio  =  0.451952709962
kurtosis  =  -0.67392900809
n_points  =  270
period  =  0.580997847767
period_SNR  =  31.4867763621
period_log10FAP  =  -31.7322180263
period_uncertainty  =  9.12256408613e-05
phase_cusum  =  0.223039109279
phase_eta  =  0.0838322050238
phi21  =  0.931727205571
phi31  =  2.1714935043
quartile31  =  0.46
r21  =  0.578054616953
r31  =  0.351998943298
shapiro_w  =  0.92458575964
skewness  =  -0.641212937833
slope_per10  =  -0.15410137493
slope_per90  =  0.363900000229
stetson_k  =  0.766953336988
weighted_mean  =  13.5468567886
weighted_std  =  0.306501531869
