-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.35080445818
cusum  =  0.135903602595
eta  =  0.570196098695
hl_amp_ratio  =  0.408166998564
kurtosis  =  -0.66805664694
n_points  =  296
period  =  0.562509491995
period_SNR  =  30.7259853496
period_log10FAP  =  -31.2011047098
period_uncertainty  =  8.86288374302e-05
phase_cusum  =  0.221193035045
phase_eta  =  0.461114563669
phi21  =  4.09973846758
phi31  =  5.31158478915
quartile31  =  0.475
r21  =  0.47888540524
r31  =  0.293490639733
shapiro_w  =  0.920202434063
skewness  =  -0.630696957312
slope_per10  =  -0.122853537351
slope_per90  =  0.279939618485
stetson_k  =  0.78348757431
weighted_mean  =  14.7887145295
weighted_std  =  0.321384021009
