-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.361320191224
cusum  =  0.147132979485
eta  =  0.784589913632
hl_amp_ratio  =  0.532523441765
kurtosis  =  0.30515285731
n_points  =  154
period  =  0.48773695685
period_SNR  =  23.0960096941
period_log10FAP  =  -14.4765160375
period_uncertainty  =  7.07234160857e-05
phase_cusum  =  0.287094033644
phase_eta  =  0.383675318369
phi21  =  -2.58157434464
phi31  =  -4.77352612665
quartile31  =  0.36
r21  =  0.48429479396
r31  =  0.301826640773
shapiro_w  =  0.907943129539
skewness  =  -0.967123016274
slope_per10  =  -0.10451693186
slope_per90  =  0.421272841591
stetson_k  =  0.758605122778
weighted_mean  =  14.3065709705
weighted_std  =  0.278105671514
