-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.25066722004
cusum  =  0.265669631401
eta  =  0.329629663249
hl_amp_ratio  =  0.540833295478
kurtosis  =  -1.21244450962
n_points  =  128
period  =  0.4999252672
period_SNR  =  17.5176906328
period_log10FAP  =  -16.1419135277
period_uncertainty  =  5.37005502947e-05
phase_cusum  =  0.406828075102
phase_eta  =  0.272372045302
phi21  =  -1.97158853968
phi31  =  -4.6777345328
quartile31  =  0.3175
r21  =  0.223989356578
r31  =  0.0722787095958
shapiro_w  =  0.911829352379
skewness  =  -0.409994415643
slope_per10  =  -0.320066853307
slope_per90  =  0.29446558617
stetson_k  =  0.828242046551
weighted_mean  =  15.562313253
weighted_std  =  0.192513365376
