-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.357356551469
cusum  =  0.177324624127
eta  =  0.46026968928
hl_amp_ratio  =  0.322794801953
kurtosis  =  -0.552768768457
n_points  =  277
period  =  0.512972839874
period_SNR  =  31.7309291045
period_log10FAP  =  -34.1128588313
period_uncertainty  =  7.48865474992e-05
phase_cusum  =  0.235437097851
phase_eta  =  0.132840525833
phi21  =  0.836364787261
phi31  =  1.9451571354
quartile31  =  0.5
r21  =  0.479770966004
r31  =  0.35387182086
shapiro_w  =  0.906966388226
skewness  =  -0.745557782406
slope_per10  =  -0.126395935847
slope_per90  =  0.275537910889
stetson_k  =  0.727166038592
weighted_mean  =  14.0429828059
weighted_std  =  0.320004599282
