-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.33936576527
cusum  =  0.103058448649
eta  =  0.559830901298
hl_amp_ratio  =  0.458903516703
kurtosis  =  -0.366782149159
n_points  =  280
period  =  0.529293016992
period_SNR  =  35.7742566121
period_log10FAP  =  -37.9236759236
period_uncertainty  =  6.37856139647e-05
phase_cusum  =  0.276351051892
phase_eta  =  0.100773614097
phi21  =  0.639313268916
phi31  =  1.8694614857
quartile31  =  0.4
r21  =  0.457303047555
r31  =  0.290203041711
shapiro_w  =  0.923537254333
skewness  =  -0.740259971407
slope_per10  =  -0.124309774328
slope_per90  =  0.263050000649
stetson_k  =  0.780654582577
weighted_mean  =  14.1310522088
weighted_std  =  0.275816168716
