-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.279150365625
cusum  =  0.0963358527157
eta  =  0.586694714062
hl_amp_ratio  =  0.448083238168
kurtosis  =  -0.634780552072
n_points  =  380
period  =  0.564374015682
period_SNR  =  43.7473523131
period_log10FAP  =  -43.4966508909
period_uncertainty  =  9.068871797e-05
phase_cusum  =  0.233965902381
phase_eta  =  0.506172175362
phi21  =  0.890285248248
phi31  =  -0.992307911162
quartile31  =  0.4
r21  =  0.521619543105
r31  =  0.243132529762
shapiro_w  =  0.93556702137
skewness  =  -0.591423080874
slope_per10  =  -0.0993100267269
slope_per90  =  0.11664015326
stetson_k  =  0.755833584601
weighted_mean  =  14.2941198929
weighted_std  =  0.258317131749
