-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.25618815389
cusum  =  0.147393922783
eta  =  0.774144390492
hl_amp_ratio  =  0.47552045413
kurtosis  =  -0.365057322674
n_points  =  325
period  =  0.569830497427
period_SNR  =  32.037265169
period_log10FAP  =  -27.9739687495
period_uncertainty  =  9.05067521008e-05
phase_cusum  =  0.30082423189
phase_eta  =  0.487747340261
phi21  =  0.752501074836
phi31  =  -1.01357450819
quartile31  =  0.31
r21  =  0.485644134295
r31  =  0.238406877852
shapiro_w  =  0.962843239307
skewness  =  -0.540518213358
slope_per10  =  -0.0890829066389
slope_per90  =  0.0798000022769
stetson_k  =  0.713897378846
weighted_mean  =  16.935677617
weighted_std  =  0.221842354443
