-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.290588748044
cusum  =  0.200107960285
eta  =  0.492993769339
hl_amp_ratio  =  0.433279676734
kurtosis  =  -1.09277908097
n_points  =  223
period  =  0.552308004296
period_SNR  =  24.7239576517
period_log10FAP  =  -24.6479377114
period_uncertainty  =  8.23848472691e-05
phase_cusum  =  0.267998707823
phase_eta  =  0.276588445972
phi21  =  -2.23065966819
phi31  =  -1.06973754586
quartile31  =  0.495
r21  =  0.422819234095
r31  =  0.357674616018
shapiro_w  =  0.90909999609
skewness  =  -0.488720176604
slope_per10  =  -0.25447119096
slope_per90  =  0.226451141049
stetson_k  =  0.796953197548
weighted_mean  =  15.9026550508
weighted_std  =  0.28128345671
