-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.40889344715
cusum  =  0.170830515302
eta  =  0.601074104365
hl_amp_ratio  =  0.457323338771
kurtosis  =  -0.127713755183
n_points  =  380
period  =  0.404118703576
period_SNR  =  45.8954940638
period_log10FAP  =  -44.4863642138
period_uncertainty  =  4.64931786368e-05
phase_cusum  =  0.254754069274
phase_eta  =  0.271077858624
phi21  =  -2.44105948436
phi31  =  -1.43585798083
quartile31  =  0.45
r21  =  0.464459281874
r31  =  0.317671837687
shapiro_w  =  0.929221272469
skewness  =  -0.759007175362
slope_per10  =  -0.044847327387
slope_per90  =  0.0546393275947
stetson_k  =  0.737687501753
weighted_mean  =  14.4504157278
weighted_std  =  0.337497718407
