-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.390988941767
cusum  =  0.165560180261
eta  =  0.541287117955
hl_amp_ratio  =  0.669127171435
kurtosis  =  -1.08048153898
n_points  =  270
period  =  0.546214130602
period_SNR  =  32.7773661915
period_log10FAP  =  -32.4650881773
period_uncertainty  =  8.06196336677e-05
phase_cusum  =  0.23875666478
phase_eta  =  0.350566521544
phi21  =  -2.22073043302
phi31  =  -1.06551226263
quartile31  =  0.57
r21  =  0.396587408005
r31  =  0.260945073028
shapiro_w  =  0.925962865353
skewness  =  -0.419164085187
slope_per10  =  -0.0844299128616
slope_per90  =  0.153579050065
stetson_k  =  0.829175791675
weighted_mean  =  16.6444970166
weighted_std  =  0.325842505165
