-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.321290029615
cusum  =  0.140536943819
eta  =  0.635376336154
hl_amp_ratio  =  0.769209498501
kurtosis  =  -0.665178659346
n_points  =  366
period  =  0.463624750312
period_SNR  =  35.0064578274
period_log10FAP  =  -33.6021230473
period_uncertainty  =  6.02955779326e-05
phase_cusum  =  0.240587679049
phase_eta  =  0.718113585012
phi21  =  3.88827034059
phi31  =  4.89626434249
quartile31  =  0.4875
r21  =  0.473200441577
r31  =  0.291793988713
shapiro_w  =  0.96617692709
skewness  =  -0.368609945223
slope_per10  =  -0.0359093024589
slope_per90  =  0.0431512555744
stetson_k  =  0.808329650472
weighted_mean  =  14.4991817222
weighted_std  =  0.324332994149
