-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.59


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.113362558767
cusum  =  0.26494509747
eta  =  0.473937039007
hl_amp_ratio  =  2.23708858536
kurtosis  =  -0.237050658013
n_points  =  64
period  =  0.193034139006
period_SNR  =  9.48120461792
period_log10FAP  =  -4.40925693122
period_uncertainty  =  1.18475277849e-05
phase_cusum  =  0.34959824554
phase_eta  =  0.670781802483
phi21  =  -0.981954864021
phi31  =  0.649100434143
quartile31  =  0.1025
r21  =  0.296598617472
r31  =  0.0773413170284
shapiro_w  =  0.92856824398
skewness  =  0.754332144237
slope_per10  =  -0.450000003912
slope_per90  =  0.28589836653
stetson_k  =  0.746983710023
weighted_mean  =  13.95199268
weighted_std  =  0.0893932278983
