-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.32962787454
cusum  =  0.168730533197
eta  =  0.610369417641
hl_amp_ratio  =  0.308558036018
kurtosis  =  -0.475373344518
n_points  =  254
period  =  0.461538356985
period_SNR  =  36.1936215048
period_log10FAP  =  -29.4284689991
period_uncertainty  =  6.06489309639e-05
phase_cusum  =  0.297761712777
phase_eta  =  0.306554871827
phi21  =  3.9359984716
phi31  =  5.29152921548
quartile31  =  0.4175
r21  =  0.461835714706
r31  =  0.327098597543
shapiro_w  =  0.893398106098
skewness  =  -0.807031752744
slope_per10  =  -0.12137218316
slope_per90  =  0.196304959202
stetson_k  =  0.730982096323
weighted_mean  =  13.6347864575
weighted_std  =  0.278567059983
