-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.295877460949
cusum  =  0.114843040415
eta  =  0.655919599942
hl_amp_ratio  =  0.335239850406
kurtosis  =  -0.211421945969
n_points  =  457
period  =  0.570820091575
period_SNR  =  51.09574009
period_log10FAP  =  -57.6164568727
period_uncertainty  =  8.71268246445e-05
phase_cusum  =  0.214474667403
phase_eta  =  0.237782974512
phi21  =  0.927539480718
phi31  =  -1.37974837629
quartile31  =  0.35
r21  =  0.46885516482
r31  =  0.358361903938
shapiro_w  =  0.88039958477
skewness  =  -0.942557525666
slope_per10  =  -0.107212934506
slope_per90  =  0.114460078754
stetson_k  =  0.738726021412
weighted_mean  =  15.2036019037
weighted_std  =  0.270290582485
