-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.390710870757
cusum  =  0.165646400166
eta  =  0.735093849217
hl_amp_ratio  =  0.904453224596
kurtosis  =  -1.15140082248
n_points  =  274
period  =  0.551784050657
period_SNR  =  38.3852908347
period_log10FAP  =  -30.8632548066
period_uncertainty  =  6.90161425002e-05
phase_cusum  =  0.235914283763
phase_eta  =  0.386946336188
phi21  =  4.05490286419
phi31  =  5.58699183494
quartile31  =  0.67
r21  =  0.49517384497
r31  =  0.360799134205
shapiro_w  =  0.949555516243
skewness  =  -0.192586649877
slope_per10  =  -0.0585988753823
slope_per90  =  0.175920301358
stetson_k  =  0.858376576688
weighted_mean  =  14.0833808939
weighted_std  =  0.374065929429
