-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.335181450739
cusum  =  0.220021828474
eta  =  0.51108536119
hl_amp_ratio  =  0.310659208155
kurtosis  =  -0.210404035643
n_points  =  402
period  =  0.548706277781
period_SNR  =  40.9286635406
period_log10FAP  =  -42.4248172682
period_uncertainty  =  8.44579316372e-05
phase_cusum  =  0.290084365778
phase_eta  =  0.286353726901
phi21  =  1.05279501039
phi31  =  2.06345655749
quartile31  =  0.3875
r21  =  0.487189811861
r31  =  0.315362033912
shapiro_w  =  0.893085598946
skewness  =  -0.91545942883
slope_per10  =  -0.0794989048049
slope_per90  =  0.117872585783
stetson_k  =  0.700233302635
weighted_mean  =  15.2074926169
weighted_std  =  0.301181966171
