-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.41


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.294185153267
cusum  =  0.464966666691
eta  =  0.231924082198
hl_amp_ratio  =  1.03985233074
kurtosis  =  -1.07754611409
n_points  =  244
period  =  0.499334928399
period_SNR  =  28.5760701982
period_log10FAP  =  -27.8331201503
period_uncertainty  =  7.00998059646e-05
phase_cusum  =  0.257997738299
phase_eta  =  0.676545944432
phi21  =  -2.47536772685
phi31  =  -2.7275140282
quartile31  =  0.48
r21  =  0.0925672813012
r31  =  0.242881406538
shapiro_w  =  0.953189730644
skewness  =  0.130435049682
slope_per10  =  -0.105024141707
slope_per90  =  0.0694436245882
stetson_k  =  0.81350211266
weighted_mean  =  15.2174590941
weighted_std  =  0.294680559214
