-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.179327161836
cusum  =  0.156424507338
eta  =  0.724609074966
hl_amp_ratio  =  1.9522496579
kurtosis  =  0.110882645399
n_points  =  143
period  =  0.306134093668
period_SNR  =  20.2319995789
period_log10FAP  =  -15.9366854863
period_uncertainty  =  5.99440189809e-05
phase_cusum  =  0.236444549471
phase_eta  =  0.548450455233
phi21  =  -1.15877961144
phi31  =  -1.17536470138
quartile31  =  0.26
r21  =  0.192079773941
r31  =  0.0984611925821
shapiro_w  =  0.923790931702
skewness  =  0.210540798978
slope_per10  =  -0.304980908882
slope_per90  =  0.278273291241
stetson_k  =  0.777094987628
weighted_mean  =  13.7512326079
weighted_std  =  0.153578310001
