-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.191650187928
cusum  =  0.14641714132
eta  =  0.510392639426
hl_amp_ratio  =  1.03219600061
kurtosis  =  -1.54954621525
n_points  =  262
period  =  0.303808602504
period_SNR  =  32.5072627444
period_log10FAP  =  -32.9586868599
period_uncertainty  =  2.5978093224e-05
phase_cusum  =  0.259092299213
phase_eta  =  0.677137804754
phi21  =  -0.196072566346
phi31  =  0.326529408165
quartile31  =  0.3175
r21  =  0.0496365492811
r31  =  0.100367402981
shapiro_w  =  0.899728536606
skewness  =  0.0169316627301
slope_per10  =  -0.0801702564654
slope_per90  =  0.100600019408
stetson_k  =  0.912179327749
weighted_mean  =  14.7305656151
weighted_std  =  0.158381618297
