-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.355939032185
cusum  =  0.0941525036663
eta  =  0.616609296956
hl_amp_ratio  =  0.502807877243
kurtosis  =  -0.74978189383
n_points  =  293
period  =  0.558230051711
period_SNR  =  30.9764126729
period_log10FAP  =  -31.6641554274
period_uncertainty  =  8.39090403769e-05
phase_cusum  =  0.288854150419
phase_eta  =  0.0495111704093
phi21  =  0.699099003493
phi31  =  1.70030536362
quartile31  =  0.46
r21  =  0.435875479202
r31  =  0.439785041147
shapiro_w  =  0.909433364868
skewness  =  -0.651712383796
slope_per10  =  -0.153988488839
slope_per90  =  0.172450004611
stetson_k  =  0.788344811801
weighted_mean  =  16.1160294246
weighted_std  =  0.308205005595
