-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.230912754335
cusum  =  0.163499546034
eta  =  0.596838137361
hl_amp_ratio  =  0.73304423502
kurtosis  =  -1.03022548832
n_points  =  302
period  =  1.20931918699
period_SNR  =  41.1910246397
period_log10FAP  =  -42.9047661133
period_uncertainty  =  0.000409716533485
phase_cusum  =  0.253712580419
phase_eta  =  0.188140721963
phi21  =  1.0122726837
phi31  =  2.28305413391
quartile31  =  0.31
r21  =  0.423757254592
r31  =  0.260572097591
shapiro_w  =  0.938445568085
skewness  =  -0.385836934929
slope_per10  =  -0.477510555666
slope_per90  =  0.568200014532
stetson_k  =  0.85173152338
weighted_mean  =  14.8372130587
weighted_std  =  0.183626425577
