-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.320566871159
cusum  =  0.103911829441
eta  =  0.476872692813
hl_amp_ratio  =  0.317274048903
kurtosis  =  -1.14662479602
n_points  =  392
period  =  0.503560934731
period_SNR  =  39.3016839828
period_log10FAP  =  -49.8199005088
period_uncertainty  =  6.80156874427e-05
phase_cusum  =  0.23050395263
phase_eta  =  0.241786749189
phi21  =  0.791505994022
phi31  =  2.13242702199
quartile31  =  0.55
r21  =  0.522467269039
r31  =  0.316382272815
shapiro_w  =  0.893530726433
skewness  =  -0.526055074441
slope_per10  =  -0.0574260312862
slope_per90  =  0.119750003796
stetson_k  =  0.752948323868
weighted_mean  =  15.0174641802
weighted_std  =  0.313255822136
