-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.246539054722
cusum  =  0.101503222204
eta  =  0.614949253114
hl_amp_ratio  =  0.623262084177
kurtosis  =  -0.0638789494558
n_points  =  325
period  =  0.578322096894
period_SNR  =  35.9729169192
period_log10FAP  =  -36.5463058211
period_uncertainty  =  7.18412553812e-05
phase_cusum  =  0.232975974777
phase_eta  =  0.330926386415
phi21  =  -2.21828455621
phi31  =  -4.25668735723
quartile31  =  0.29
r21  =  0.528926935345
r31  =  0.244394769382
shapiro_w  =  0.967709541321
skewness  =  -0.574566917229
slope_per10  =  -0.188931563415
slope_per90  =  0.204116655751
stetson_k  =  0.773080911195
weighted_mean  =  14.6036232681
weighted_std  =  0.196352541453
