-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.396423419311
cusum  =  0.171718951055
eta  =  0.581259988278
hl_amp_ratio  =  0.311252435897
kurtosis  =  -0.594308511281
n_points  =  209
period  =  0.440381176749
period_SNR  =  24.0818511132
period_log10FAP  =  -23.6335511577
period_uncertainty  =  4.16573977854e-05
phase_cusum  =  0.241077829015
phase_eta  =  0.13906511493
phi21  =  -2.37868527388
phi31  =  -4.49533805754
quartile31  =  0.53
r21  =  0.558884125141
r31  =  0.37460457409
shapiro_w  =  0.888286352158
skewness  =  -0.794342271106
slope_per10  =  -0.095737243044
slope_per90  =  0.274202686788
stetson_k  =  0.736935094552
weighted_mean  =  15.2500516094
weighted_std  =  0.371072640198
