-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.179353029083
cusum  =  0.258960696369
eta  =  0.45179340365
hl_amp_ratio  =  2.55218206717
kurtosis  =  1.17280161273
n_points  =  190
period  =  0.0731466781363
period_SNR  =  10.3481263506
period_log10FAP  =  -5.18575771475
period_uncertainty  =  1.7238971077e-06
phase_cusum  =  0.18788815184
phase_eta  =  1.59288350193
phi21  =  -3.01623950378
phi31  =  -4.39343611987
quartile31  =  0.26
r21  =  0.0635347827202
r31  =  0.0901492365272
shapiro_w  =  0.888844549656
skewness  =  1.23545590472
slope_per10  =  -0.0119616576465
slope_per90  =  0.0130767760693
stetson_k  =  0.691975140545
weighted_mean  =  13.6744048531
weighted_std  =  0.253033290915
