-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.300054883501
cusum  =  0.120031604848
eta  =  0.592852065499
hl_amp_ratio  =  0.493325334067
kurtosis  =  -0.897067066163
n_points  =  318
period  =  0.58574705381
period_SNR  =  34.8844749557
period_log10FAP  =  -37.4470928104
period_uncertainty  =  9.31472342772e-05
phase_cusum  =  0.217708391555
phase_eta  =  0.424068763787
phi21  =  0.881940007831
phi31  =  2.03595323247
quartile31  =  0.45
r21  =  0.386093107619
r31  =  0.097564427142
shapiro_w  =  0.936380922794
skewness  =  -0.496916041265
slope_per10  =  -0.098343491636
slope_per90  =  0.236382404546
stetson_k  =  0.81210468611
weighted_mean  =  13.7401168969
weighted_std  =  0.267155057607
