-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.294424178568
cusum  =  0.172777569356
eta  =  0.701914577791
hl_amp_ratio  =  0.288745920333
kurtosis  =  0.680505259459
n_points  =  90
period  =  0.587226718625
period_SNR  =  12.6845885753
period_log10FAP  =  -6.23814489135
period_uncertainty  =  8.51485146048e-05
phase_cusum  =  0.244926253287
phase_eta  =  0.476425292558
phi21  =  0.16576421458
phi31  =  0.0672105653597
quartile31  =  0.265
r21  =  0.536046772314
r31  =  0.297143365704
shapiro_w  =  0.826995432377
skewness  =  -1.30685063745
slope_per10  =  -0.347397254884
slope_per90  =  0.661000004038
stetson_k  =  0.635497315958
weighted_mean  =  13.252238806
weighted_std  =  0.285962815562
