-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.332247467829
cusum  =  0.196032238762
eta  =  0.733074430577
hl_amp_ratio  =  0.404717734196
kurtosis  =  -1.23322946746
n_points  =  94
period  =  0.520680358881
period_SNR  =  13.9800096305
period_log10FAP  =  -9.26076798076
period_uncertainty  =  7.03812339003e-05
phase_cusum  =  0.257042488673
phase_eta  =  0.250543618453
phi21  =  0.672998652225
phi31  =  -1.04849902791
quartile31  =  0.55
r21  =  0.491830656104
r31  =  0.195068491585
shapiro_w  =  0.905000805855
skewness  =  -0.426737224047
slope_per10  =  -0.189200001769
slope_per90  =  0.338812676373
stetson_k  =  0.757914119758
weighted_mean  =  15.6902248434
weighted_std  =  0.318077897934
