-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.361830725631
cusum  =  0.112686464144
eta  =  0.614403834824
hl_amp_ratio  =  0.27470183128
kurtosis  =  -0.746500311706
n_points  =  324
period  =  0.585382433796
period_SNR  =  48.530468594
period_log10FAP  =  -43.2293919879
period_uncertainty  =  9.71363416415e-05
phase_cusum  =  0.274146413978
phase_eta  =  0.0220674519025
phi21  =  0.877761631389
phi31  =  2.05561441577
quartile31  =  0.4725
r21  =  0.534983992723
r31  =  0.365607134148
shapiro_w  =  0.882750928402
skewness  =  -0.753421786235
slope_per10  =  -0.176679444845
slope_per90  =  0.337037334438
stetson_k  =  0.715000581291
weighted_mean  =  14.2567301026
weighted_std  =  0.317825612566
