-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.233136267016
cusum  =  0.255014063632
eta  =  0.757917514061
hl_amp_ratio  =  0.590979355536
kurtosis  =  0.153191077225
n_points  =  53
period  =  0.703031382091
period_SNR  =  9.12934968728
period_log10FAP  =  -2.32542769749
period_uncertainty  =  0.000162904675673
phase_cusum  =  0.262826649667
phase_eta  =  0.653490571877
phi21  =  1.38000156456
phi31  =  1.56043734794
quartile31  =  0.27
r21  =  0.158158469539
r31  =  0.19496796299
shapiro_w  =  0.941643774509
skewness  =  -0.808616365983
slope_per10  =  -0.299666666736
slope_per90  =  0.261599998921
stetson_k  =  0.740455446864
weighted_mean  =  16.8016014217
weighted_std  =  0.222942819811
