-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.285169027269
cusum  =  0.22164396203
eta  =  0.577860641231
hl_amp_ratio  =  0.519434677301
kurtosis  =  -0.478227374383
n_points  =  60
period  =  0.46518048025
period_SNR  =  8.80742795264
period_log10FAP  =  -3.91181372239
period_uncertainty  =  5.7063357121e-05
phase_cusum  =  0.352233931565
phase_eta  =  0.291240251226
phi21  =  4.09389253589
phi31  =  4.07586521587
quartile31  =  0.46
r21  =  0.409657962366
r31  =  0.223390631838
shapiro_w  =  0.899453997612
skewness  =  -0.774476625675
slope_per10  =  -0.198842123022
slope_per90  =  0.409300001338
stetson_k  =  0.741994881596
weighted_mean  =  15.0727685624
weighted_std  =  0.284099761905
