-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.3


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.260360827189
cusum  =  0.408609727186
eta  =  0.398031431392
hl_amp_ratio  =  1.87203300605
kurtosis  =  -1.53703223878
n_points  =  41
period  =  0.20081456466
period_SNR  =  6.63352180747
period_log10FAP  =  -2.776147196
period_uncertainty  =  1.30931864787e-05
phase_cusum  =  0.438556991565
phase_eta  =  0.313622332839
phi21  =  1.84551121902
phi31  =  -0.404649762462
quartile31  =  0.37
r21  =  0.102473594108
r31  =  0.161322163597
shapiro_w  =  0.885055422783
skewness  =  0.0140969280951
slope_per10  =  -0.271441129667
slope_per90  =  0.400177454259
stetson_k  =  0.849618467309
weighted_mean  =  12.7207317073
weighted_std  =  0.195465551127
