-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.43


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.208893975971
cusum  =  0.221086910126
eta  =  1.28010333851
hl_amp_ratio  =  1.44484679259
kurtosis  =  -0.717326330053
n_points  =  66
period  =  0.378665261529
period_SNR  =  10.8458362538
period_log10FAP  =  -3.63712968341
period_uncertainty  =  8.36767703229e-05
phase_cusum  =  0.355475174174
phase_eta  =  0.388306815275
phi21  =  1.70485668474
phi31  =  1.51547171244
quartile31  =  0.25
r21  =  0.31935417735
r31  =  0.0856461011269
shapiro_w  =  0.954454660416
skewness  =  0.444892857683
slope_per10  =  -0.103332280322
slope_per90  =  0.370289673924
stetson_k  =  0.816729525888
weighted_mean  =  17.2498945708
weighted_std  =  0.165472665082
