-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.518571797497
cusum  =  0.322954458089
eta  =  0.967246059281
hl_amp_ratio  =  0.348889125048
kurtosis  =  -0.685603077988
n_points  =  79
period  =  0.999352351264
period_SNR  =  12.0147356474
period_log10FAP  =  -3.70171034302
period_uncertainty  =  0.000647836609831
phase_cusum  =  0.265342920958
phase_eta  =  0.901625745092
phi21  =  -0.186722902268
phi31  =  -2.3210961287
quartile31  =  0.865
r21  =  0.436296572124
r31  =  0.206597253328
shapiro_w  =  0.91696947813
skewness  =  -0.659154543851
slope_per10  =  -0.193765443375
slope_per90  =  0.141213336959
stetson_k  =  0.702529314449
weighted_mean  =  16.5795902893
weighted_std  =  0.608885850339
