-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.391087523642
cusum  =  0.22938333194
eta  =  0.516716348894
hl_amp_ratio  =  0.199483500711
kurtosis  =  -1.42320022459
n_points  =  43
period  =  0.609022581818
period_SNR  =  7.38312959214
period_log10FAP  =  -2.95609030212
period_uncertainty  =  8.51779851372e-05
phase_cusum  =  0.428824585008
phase_eta  =  0.203300573497
phi21  =  -0.230911435653
phi31  =  2.6596215539
quartile31  =  0.64
r21  =  0.203633482935
r31  =  0.0968947498707
shapiro_w  =  0.819771647453
skewness  =  -0.513832935702
slope_per10  =  -0.302222101634
slope_per90  =  0.296449996531
stetson_k  =  0.724568089758
weighted_mean  =  15.988358209
weighted_std  =  0.341861004376
