-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.327732186877
cusum  =  0.142650054998
eta  =  0.582926107084
hl_amp_ratio  =  0.286987995469
kurtosis  =  -0.564460920652
n_points  =  128
period  =  0.337776555866
period_SNR  =  14.343887004
period_log10FAP  =  -11.2692459624
period_uncertainty  =  2.45147554266e-05
phase_cusum  =  0.272375894626
phase_eta  =  0.282100714314
phi21  =  1.09117986069
phi31  =  2.2649340647
quartile31  =  0.505
r21  =  0.43460067306
r31  =  0.470331485716
shapiro_w  =  0.889466226101
skewness  =  -0.793325990397
slope_per10  =  -0.182475004112
slope_per90  =  0.249166654733
stetson_k  =  0.71841639326
weighted_mean  =  15.8768294989
weighted_std  =  0.339380567328
