-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.397714197085
cusum  =  0.164724929563
eta  =  0.624529168543
hl_amp_ratio  =  0.383005392487
kurtosis  =  -0.582806174994
n_points  =  310
period  =  0.445150383202
period_SNR  =  43.0874177111
period_log10FAP  =  -34.1610163374
period_uncertainty  =  5.67880785524e-05
phase_cusum  =  0.266280180308
phase_eta  =  0.598490205595
phi21  =  -2.40768064267
phi31  =  -4.34027350069
quartile31  =  0.5475
r21  =  0.377681529187
r31  =  0.19186392407
shapiro_w  =  0.934006035328
skewness  =  -0.602527340538
slope_per10  =  -0.0405918727436
slope_per90  =  0.0516869427143
stetson_k  =  0.707157437569
weighted_mean  =  16.2680338295
weighted_std  =  0.3713741848
