-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.75


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325226350718
cusum  =  0.172273766857
eta  =  0.65663606986
hl_amp_ratio  =  0.839347036476
kurtosis  =  -1.08609924314
n_points  =  286
period  =  1.25588897251
period_SNR  =  39.5186482913
period_log10FAP  =  -34.835721923
period_uncertainty  =  0.000542188461614
phase_cusum  =  0.245015802791
phase_eta  =  0.291449315977
phi21  =  -2.16839743973
phi31  =  -0.744273294545
quartile31  =  0.5375
r21  =  0.458114194219
r31  =  0.330709645822
shapiro_w  =  0.950106680393
skewness  =  -0.268731153553
slope_per10  =  -0.386803643248
slope_per90  =  0.411011361009
stetson_k  =  0.85021936405
weighted_mean  =  15.3277775617
weighted_std  =  0.295986727639
