-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.285021207686
cusum  =  0.131629766607
eta  =  0.458221967563
hl_amp_ratio  =  0.409047482231
kurtosis  =  -0.607930245798
n_points  =  284
period  =  0.539413345077
period_SNR  =  42.5658009651
period_log10FAP  =  -35.9243255304
period_uncertainty  =  8.33560015827e-05
phase_cusum  =  0.289236065376
phase_eta  =  0.0659013653778
phi21  =  0.819401044964
phi31  =  2.06754386407
quartile31  =  0.33
r21  =  0.501428812539
r31  =  0.321982241266
shapiro_w  =  0.925049602985
skewness  =  -0.67748604541
slope_per10  =  -0.179364204949
slope_per90  =  0.275825700544
stetson_k  =  0.755349484039
weighted_mean  =  14.4883706389
weighted_std  =  0.23217070343
