-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.247463865906
cusum  =  0.138381528478
eta  =  0.782829833627
hl_amp_ratio  =  0.540039920766
kurtosis  =  -0.55789208864
n_points  =  276
period  =  0.589872829334
period_SNR  =  29.9732076698
period_log10FAP  =  -22.3791681852
period_uncertainty  =  9.96676205566e-05
phase_cusum  =  0.196576028265
phase_eta  =  0.767617014228
phi21  =  -2.44534179255
phi31  =  -2.65291720204
quartile31  =  0.37
r21  =  0.313701209032
r31  =  0.233504464476
shapiro_w  =  0.935044527054
skewness  =  -0.650184695819
slope_per10  =  -0.0874372306941
slope_per90  =  0.113958195988
stetson_k  =  0.75848553021
weighted_mean  =  16.199492657
weighted_std  =  0.254749719968
