-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.211584246204
cusum  =  0.128947212306
eta  =  0.697883563116
hl_amp_ratio  =  0.384162453692
kurtosis  =  -1.07095214998
n_points  =  296
period  =  0.288018888192
period_SNR  =  51.0886162339
period_log10FAP  =  -44.2433632882
period_uncertainty  =  2.3754527091e-05
phase_cusum  =  0.316574801486
phase_eta  =  0.246223375499
phi21  =  -1.51008336191
phi31  =  -3.32160688195
quartile31  =  0.27
r21  =  0.0783717441875
r31  =  0.0831896590177
shapiro_w  =  0.900726795197
skewness  =  -0.444358454177
slope_per10  =  -0.0926108416373
slope_per90  =  0.0837636186455
stetson_k  =  0.784226640558
weighted_mean  =  15.1199172158
weighted_std  =  0.150878185066
