-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.338944611057
cusum  =  0.162697994923
eta  =  0.539607419964
hl_amp_ratio  =  0.307486975849
kurtosis  =  -0.465518603615
n_points  =  282
period  =  0.526399208034
period_SNR  =  43.2717524185
period_log10FAP  =  -35.9672397289
period_uncertainty  =  7.93726205555e-05
phase_cusum  =  0.314655100357
phase_eta  =  0.0720784104813
phi21  =  0.825942656826
phi31  =  1.92473853144
quartile31  =  0.395
r21  =  0.505112211219
r31  =  0.283314306976
shapiro_w  =  0.897066891193
skewness  =  -0.811975564731
slope_per10  =  -0.175294736109
slope_per90  =  0.206947311948
stetson_k  =  0.709442315503
weighted_mean  =  13.8667866366
weighted_std  =  0.277367670894
