-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.334527219788
cusum  =  0.0918794199529
eta  =  0.516535264904
hl_amp_ratio  =  0.37048625964
kurtosis  =  -0.627254819966
n_points  =  281
period  =  0.504822399285
period_SNR  =  31.2716686408
period_log10FAP  =  -32.5144401836
period_uncertainty  =  6.83337495486e-05
phase_cusum  =  0.236886808971
phase_eta  =  0.673334149697
phi21  =  0.632055499038
phi31  =  -1.35875653789
quartile31  =  0.42
r21  =  0.290866900675
r31  =  0.121521147048
shapiro_w  =  0.912446141243
skewness  =  -0.631306249611
slope_per10  =  -0.0719278436869
slope_per90  =  0.254799998365
stetson_k  =  0.783758791427
weighted_mean  =  13.6784491829
weighted_std  =  0.289603086688
