-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325903822273
cusum  =  0.130901762969
eta  =  0.484779977922
hl_amp_ratio  =  0.404033926904
kurtosis  =  -0.58550233062
n_points  =  332
period  =  0.569461080169
period_SNR  =  36.5288179601
period_log10FAP  =  -39.6381585989
period_uncertainty  =  8.7329943109e-05
phase_cusum  =  0.266500691333
phase_eta  =  0.0927982538516
phi21  =  -2.28678306876
phi31  =  -4.36277172747
quartile31  =  0.49
r21  =  0.598000157368
r31  =  0.371789860705
shapiro_w  =  0.895523905754
skewness  =  -0.788656412926
slope_per10  =  -0.126198997868
slope_per90  =  0.238631329602
stetson_k  =  0.723270221961
weighted_mean  =  15.6882088684
weighted_std  =  0.306826395707
