-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.280633170772
cusum  =  0.293376446359
eta  =  1.58300077463
hl_amp_ratio  =  3.17295559882
kurtosis  =  3.38276983947
n_points  =  381
period  =  0.267471160761
period_SNR  =  11.1810541772
period_log10FAP  =  -6.89891056005
period_uncertainty  =  2.31176458737e-05
phase_cusum  =  0.183723224993
phase_eta  =  1.77063325458
phi21  =  -2.62485348186
phi31  =  -3.80547441839
quartile31  =  0.27
r21  =  0.331223244694
r31  =  0.164173335435
shapiro_w  =  0.720671594143
skewness  =  2.01344124081
slope_per10  =  -0.0205331373329
slope_per90  =  0.0170096647141
stetson_k  =  0.591597867815
weighted_mean  =  17.4527716126
weighted_std  =  0.507073554798
