-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.193857984851
cusum  =  0.169221110268
eta  =  0.483662880719
hl_amp_ratio  =  0.852149551193
kurtosis  =  -0.451060326785
n_points  =  130
period  =  0.398284051232
period_SNR  =  10.973586933
period_log10FAP  =  -8.02382475853
period_uncertainty  =  3.5548380436e-05
phase_cusum  =  0.289505182112
phase_eta  =  0.945785735088
phi21  =  -0.74846294381
phi31  =  1.31822069525
quartile31  =  0.2975
r21  =  0.701975786805
r31  =  0.159980831877
shapiro_w  =  0.97404384613
skewness  =  -0.341269959425
slope_per10  =  -0.158166671948
slope_per90  =  0.14752499992
stetson_k  =  0.794471572822
weighted_mean  =  11.5968461538
weighted_std  =  0.221477675956
