-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.025977482857
cusum  =  0.118284188209
eta  =  2.0535352886
hl_amp_ratio  =  0.531869019142
kurtosis  =  -0.262748202451
n_points  =  168
period  =  0.56259809205
period_SNR  =  11.7360737902
period_log10FAP  =  -0.154395962072
period_uncertainty  =  9.91397245401e-05
phase_cusum  =  0.150435760592
phase_eta  =  1.72940270042
phi21  =  -3.89598664122
phi31  =  -3.53929776093
quartile31  =  0.08
r21  =  0.306218542457
r31  =  0.240321438065
shapiro_w  =  0.941612899303
skewness  =  -0.690719763623
slope_per10  =  -0.196646011678
slope_per90  =  0.280460086509
stetson_k  =  0.784964288102
weighted_mean  =  12.9969721116
weighted_std  =  0.0508199228736
