-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.63


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.240745186156
cusum  =  0.142718809435
eta  =  0.662692451499
hl_amp_ratio  =  1.1838106755
kurtosis  =  0.0874577497094
n_points  =  405
period  =  0.291448856858
period_SNR  =  49.0601857613
period_log10FAP  =  -52.3747330877
period_uncertainty  =  2.26822571485e-05
phase_cusum  =  0.243659852416
phase_eta  =  0.667653244656
phi21  =  -1.78333707054
phi31  =  -5.38671597804
quartile31  =  0.36
r21  =  0.137697866975
r31  =  0.0742677224131
shapiro_w  =  0.965499997139
skewness  =  -0.11609206916
slope_per10  =  -0.0240997361573
slope_per90  =  0.0363810145329
stetson_k  =  0.839151735339
weighted_mean  =  11.1586702347
weighted_std  =  0.216799965722
